<template>
  <el-main>
  </el-main>
</template>

<script>
export default {
  name: 'ExamMarker',
  data() {
    return {
      // 屏幕宽度, 为了控制分页条的大小
      screenWidth: document.body.clientWidth,
      currentPage: 1,
      pageSize: 20,
      totalSize: 0,
      dataList: [],
      // **********************************************************************
      searchForm: {
        page: 1,
        type: '1',
        content: null
      },
      // 开始考试的提示框
      startExamDialog: false,
      // 当前选中的考试的信息
      currentSelectedExam: {
        examId: 114511
      }
    }
  },
  created() {
    document.title = '阅卷'
    this.getData(this.searchForm)
  },
  methods: {
    handleCurrentChange(pageNumber) {
      this.currentPage = pageNumber
      this.getData(this.searchForm)
      // 回到顶部
      scrollTo(0, 0)
    },
    getData(searchForm) {
      this.dataList = []
    }
  }
}
</script>

<style>
</style>
